LIBRARY

EXPORTS

HGTwain_CreateDSM
HGTwain_DestroyDSM
HGTwain_GetDSCount
HGTwain_GetDSNameWithIndex
HGTwain_OpenDS
HGTwain_OpenDefaultDS
HGTwain_OpenSelectedDS
HGTwain_OpenSelectedDSEx
HGTwain_CloseDS
HGTwain_GetDSName
HGTwain_EnableDSUIOnly
HGTwain_EnableDS
HGTwain_DisableDS
