LIBRARY

EXPORTS

HGTwain_CreateDSM
HGTwain_DestroyDSM
HGTwain_GetDSCount
HGTwain_GetDSNameWithIndex
HGTwain_CreateDS
HGTwain_CreateDefaultDS
HGTwain_CreateSelectedDS
HGTwain_CreateSelectedDSEx
HGTwain_DestroyDS
HGTwain_OpenDS
HGTwain_CloseDS
HGTwain_GetDSName
HGTwain_GetDSDeviceName
HGTwain_GetDSDeviceCustomInfo
HGTwain_LoginDS
HGTwain_LogoutDS
HGTwain_ClearDSRollerCount
HGTwain_GetDSDriverLog
HGTwain_ClearDSDriverLog
HGTwain_GetDSDeviceLog
HGTwain_ClearDSDeviceLog
HGTwain_EnableDSUIOnly
HGTwain_EnableDS
HGTwain_EnableDSWithSingleScan
HGTwain_DisableDS
