LIBRARY

EXPORTS

HGPdtToolDb_CreateUserMgr
HGPdtToolDb_DestroyUserMgr
HGPdtToolDb_Export
HGPdtToolDb_GetUserConfig
HGPdtToolDb_SetUserConfig
HGPdtToolDb_OpenDevice
HGPdtToolDb_CloseDevice
HGPdtToolDb_GetDeviceCurrEntry
HGPdtToolDb_SetDeviceCurrEntry
HGPdtToolDb_GetDeviceEntryStatus
HGPdtToolDb_GetDeviceEntryExcepDesc
HGPdtToolDb_SetDeviceEntryStatus
HGPdtToolDb_SetDeviceEntryExcepDesc
