LIBRARY sane
EXPORTS
    initialize
    open_scanner
    is_scanner_online
    uninitialize
    log_info
    sane_unissane_init
    sane_unissane_exit
    sane_unissane_get_devices
    sane_unissane_open
    sane_unissane_close
    sane_unissane_get_option_descriptor
    sane_unissane_control_option
    sane_unissane_get_parameters
    sane_unissane_start
    sane_unissane_read
    sane_unissane_cancel
    sane_unissane_set_io_mode
    sane_unissane_get_select_fd
    sane_unissane_strstatus
    sane_unissane_init_ex
    sane_unissane_io_control
    sane_unissane_err_desc
    sane_unissane_get_option_descriptor_ex
    sane_unissane_control_option_ex
    sane_unissane_read_ext_info