LIBRARY sane
EXPORTS
    initialize
    open_scanner
    is_scanner_online
    uninitialize
    log_info
    sane_hgsane_init
    sane_hgsane_exit
    sane_hgsane_get_devices
    sane_hgsane_open
    sane_hgsane_close
    sane_hgsane_get_option_descriptor
    sane_hgsane_control_option
    sane_hgsane_get_parameters
    sane_hgsane_start
    sane_hgsane_read
    sane_hgsane_cancel
    sane_hgsane_set_io_mode
    sane_hgsane_get_select_fd
    sane_hgsane_strstatus
    sane_hgsane_init_ex
    sane_hgsane_io_control
    sane_hgsane_err_desc