LIBRARY scannerqd
EXPORTS
    hg_scanner_initialize
    hg_scanner_uninitialize
    hg_scanner_get_version
    hg_scanner_enum
    hg_scanner_open
    hg_scanner_close
    hg_scanner_get_parameter
    hg_scanner_set_parameter
    hg_scanner_start
    hg_scanner_stop
    hg_scanner_get_img_info
    hg_scanner_read_img_data
    hg_scanner_get_status
    hg_scanner_reset
    hg_scanner_control
    hg_scanner_set_sane_info
    hg_scanner_err_name
    hg_scanner_err_description
    hg_scanner_log_is_enable
    hg_scanner_log
    hg_get_current_time
    hg_get_current_time_w